0039
0001
                                               p.1
　　【　 目　　次 　】

◆ EUPHONY II/SCORE ＜PRINT＞ の基本操作

  ★終了　･･････････････････････････････････  4

  ★マウス,キーボードの操作 ････････････････  4

  ★各種メニューの操作　････････････････････  6

  ★楽譜ウィンドウの操作 ･･･････････････････  8

  ★他のウィンドウ,ボタンなどの部品操作 ････ 11

　★楽譜印刷の手順 ･････････････････････････ 19

　★デスクトップ・メニューバー ･････････････ 21

　★ウィンドウ・メニューバー ･･･････････････ 24

　★「PRINT SCORE」ウィンドウ ･･････････････ 25
%
                                               p.2
　　　　　　[ HELP の操作方法 ]　　　　

・ページをめくるときは右上の [Prev.] [Next] を

  クリックします｡

・右側の数値入力フィールドにページを指定して [GO]

  をクリックすることによって直接そのページへ飛ぶこ
  
  とができます｡

・目次に戻るときは [Contents] をクリックします｡

  もとの画面に戻るときは左上の■をクリックします｡
%
                                               p.3
-------------------------------------------------
★ 終了
-------------------------------------------------

  画面上部の一番右のボタンをクリックしてください｡

-------------------------------------------------
★マウス，キーボードの操作
-------------------------------------------------

・マウスの操作

　<左クリック>

   ･マウスの左ボタンを押して離します。

  <ドラッグ>

   ･ボタンを押しながらマウスを動かす操作で,スク
   
    ロールバーの操作などで使用。
%
                                               p.4
・キーボードの操作

　･キーボードは文字入力, ショートカットキーとして

   使用します。

　<ショートカットキー>

 　CTRL + SHIFT + O

          「FILE」メニューの「OPEN」

 　CTRL + SHIFT + P 

         「PRINT」メニューの「PRINT SCORE」
%
                                               p.5
-------------------------------------------------
★各種メニューの操作
-------------------------------------------------

　･複数個のメニューボタンからひとつ選択します。

  ･状況によってはメニューは選択不可能となる場合も

   あり, メニューはうすい色で表示されています。

  <メニューの種類>

 　･メニューバー

 　･サブメニュー

%
                                               p.6
  <メニューバー>

   ･左右に並んだ棒状のメニューで, 画面の上端の
  
    メニューバーをデスクトップ･メニューバーといい

    楽譜ウィンドウ上端のメニューバーをウィンドウ・
   
    メニューバーと呼びます。

  <サブメニュー>

  ･メニューボタンを選択して開くメニューをサブ
  
   メニューといいます。
 
  ･サブメニューは縦に並びます。

  ･サブメニューはドラッグで選択します。

%
                                               p.7
-------------------------------------------------
★楽譜ウィンドウの操作
-------------------------------------------------

  ･「FILE」メニューの「OPEN」を実行すると開く楽譜
  
   表示専用ウィンドウです。

  ･タイトルバーやウィンドウの縁をドラッグして自由
  
   な位置へ移動させることができます。

  ･ウィンドウの右下端のリサイズボタンを操作して任
  
   意の大きさに変更ができます。

%
                                               p.8
  ･インフォメーションコーナー

   ウィンドウの各コーナーにはウィンドウ情報が表示
   
   されます。

　　<右上端>

　　 mem :パーセントは楽譜ウィンドウの残リデータ

          容量

    <下端>

     page:数字は楽譜ウィンドウのページ番号。

     max :数字は楽譜ウィンドウに表示中の楽譜データ

          の最大ページ数です。

%
                                               p.9

  ･右横のスクロールバーを操作するとページ内を縦に

   移動できます。

  ･下端の上スクロールバーを操作するとページ内を横

   に移動できます。

  ･下端の下スクロールバーを操作するとページを移動
  
   することができます。

%
                                              p.10
-------------------------------------------------
★他のウィンドウ,ボタンなどの部品操作 
-------------------------------------------------

　<実行ウィンドウ>

  ･実行を確認するウィンドウで,［OK］ボタンと
  
  ［CANCEL］ボタンが表示されます。

  ･実行なら［OK］ボタン,取り消しなら［CANCEL］
  
   ボタンを左クリックします。

  <セッティングウィンドウ>

  ･各種設定を行うウィンドウを,常時表示させておく
  
   ことができます。

%
                                              p.11

  ･いろいろなボタンを操作してモードや値を設定。

  <メッセージウィンドウ>

  ･エラーが起った場合などに表示されるウィンドウ。

  ･メッセージと［OK］ボタンが表示され,［OK］ボタ
  
   ンを左クリックするとウィンドウは閉じます。

　<メニューボタン>

  ･メニュー選択用のボタンで,メニュー名が記されて
  
   います。

  ･子のサブメニューがある場合は,メニュー名の右端
  
   に“▼”が表示されています。
%
                                              p.12
  <アイコンボタン>

  ･イラストや模様が描かれた,ヘルプボタンや終了

 　ボタンをいいます。

  <セレクトボタン>

  ･複数の項目からひとつだけ選択できるボタン群で,

   二重丸がオン,一重丸がオフです。

  <オンオフボタン>

  ･項目ごとにオンオフが設定できるボタンで,×がつい
  　
   た四角がオン,空白の四角がオフです。

%
                                              p.13
  <クローズボタン>

  ･各種ウィンドウの左上端にあって,ウィンドウを閉じ

   るボタンです。

  <実行ボタン>

  ･厚みのある横長のボタンで,ボタンを左クリックする
  
   と,文字表示の機能を実行します。

  <インクリメントボタン>

  ･数値を設定するボタンで,上下方向の矢印ボタンで

   値を設定します。

  ･数値を左クリックして直接キーボードから数字を
  
   入力できます。
%
                                              p.14
  <タイトルバー>

  ･ウィンドウの上部にあるタイトル表示エリアをタイ

   トルバーといいます。

  ･ここを摘んで位置を移動させることができます。

  <スクロールバー>

  ･楽譜ウィンドウの右側と下側に,ファイルウィンドウ
  
   の右側にあるスクロール部品です。

  ･スクロールバー,スクロールボックス,スクロール
  
   アローがあります。

%
                                              p.15

  ･表示しきれない大きな楽譜やたくさんのファイル名
  
   を小さな画面枠に少しづつ表示させるためのコント
   
   ロール部品です。

  ･これらを操作することで楽譜やファイル名を移動し,

   隠れている部分を表示させることができます。

　･スクロールバーが楽譜の全体や,ファイル名の総数

   を表し,スクロールボックスが実際に表示されてい
   
   る楽譜のサイズや,表示されているファイル名の数
   
   を表しています。
%
                                              p.16

  ･スクロールバーとスクロールボックスが同じサイズ
  
   である場合は,全部が見えている状態であり,スクロ
   
   ールバーに比べてスクロールボックスが小さいとき
   
   は,見えている部分は一部分となります。

  ･スクロールボックスを摘んでドラッグすると,スク
  
   ロールボックスだけがスクロールバーの中を移動

   します。位置を決めてマウスの左ボタンを離すと,
   
   スクロールバーとスクロールボックスの位置関係に

   対応した楽譜やファイル名が表示されます。
%
                                              p.17

  ･スクロールバー領域内で,スクロールボックスから
  
 　離れた場所を左クリックすると,その場所にスクロ
 
 　ールボックスが移動し,該当部分の楽譜やファイル

 　名が表示されます。

  ･スクロールアローを左クリックすると,スクロール
  
   ボックスが少しずつ移動し,該当部分の楽譜が表示
   
   されます。
%
                                              p.18
-------------------------------------------------
★楽譜印刷の手順
-------------------------------------------------

  1)「FILE」の「OPEN」を選択します。

    ファイルウィンドウが開きます。

  2)EUPHONY II /SCORE 編集プログラムで作成した
  
    楽譜データファイルを読み込みます。

  　もし，楽譜データファイルのサイズが大きくて

    読み込めない場合，「FILE」メニューの「DATA
    
    BUFFER SIZE」メニューを選択し，数値を大きく
    
    セットします。
%
                                              p.19

  3)「PRINT」メニューの「PRINT SCORE」メニューを
  
    選択し，「PRINT SCORE」ウィンドウで印刷書式

    を設定します。
    
  4)プリンタの準備をしてから，実行ボタン「PRINT 

    SCORE」を左クリックして印刷を開始します。

　5)途中で印刷を中止する場合は，「ESC」キーを押し

    てください。    

%
                                              p.20
-------------------------------------------------
★デスクトップ・メニューバー
-------------------------------------------------

  [FMＴＯＷＮＳ]･･サイドワーク機能を呼びだします｡

  [ FILE ]････････ファイルの入力を行います｡

  [ PRINT ]･･･････楽譜を印刷します。

  以下のボタンは直接的に働きます｡

  [ SOFTWARE KEYBOARD ]･･･ソフトウェア キーボード

  [ HELP ]････････････････ヘルプ

  [ EXIT ]････････････････終了

%
                                              p.21
 ・FILE ＜in デスクトップ・メニューバー＞ 
　----------------------------------------

  [ OPEN (オープン) ]

   楽譜ウィンドウを開き，楽譜データファイル(*.SC2)
   
   を読み込みます。

  [ CLOSE (クローズ) ]

   楽譜ウィンドウを閉じます｡

  [DATA BUFFER SIZE (データバッファサイズ) ]

   楽譜ウィンドウのメモリ容量を設定します。
%
                                              p.22
 ・PRINT ＜in デスクトップ・メニューバー＞ 
　----------------------------------------------

  [PRINT SCORE (プリントスコア)]

 　　「PRINT SCORE」ウィンドウが開きますので，

  　 印刷書式を設定して印刷します。



%
                                              p.23
-------------------------------------------------
★ウィンドウ・メニューバー
-------------------------------------------------

[ WINDOW (ウィンドウ) ]

  [CLOSE (クローズ) ]

   編集中の楽譜ウィンドウを閉じます｡

  [MIN. SIZE (ミニサイズ) ]

   楽譜ウィンドウのサイズを最小にします。

  [MAX. SIZE (マックスサイズ) ]

   楽譜ウィンドウのサイズを最大にします。

%
                                              p.24
-------------------------------------------------
★「PRINT SCORE」ウィンドウ
-------------------------------------------------

< 用紙サイズ >

　印刷用紙をA5縦，A5横，B5縦，B5横，A4縦，A4横，

　B4縦，B4横，A3縦，A3横，10インチ連続用紙，

　15インチ連続用紙の中から選択します。

　楽譜は設定された用紙に１ページが収まるように，

　拡大率が計算され印刷されます。そのため，各ペ

　ージの下側に余白がたくさん残っているようなブ

　ロック構成の楽譜では印刷結果も余白がたくさん

　つくことになります。

%
                                              p.25
< マージン >

　用紙左右上下の余白を設定します。単位はミリメー

  トルです。但し，楽譜は縦横の拡大率は同じなので，

　余白の意味は，最低でも何ミリは空けるということに

　なります。

%
                                              p.26
< VERT. FREE > (バーチカルフリー)

　ページ長が長く設定されている楽譜では，上下の印字

　領域（用紙サイズ　－　マージン）を基準に，ページ

　長を短く設定した楽譜では左右の印字可能領域を基準

　に拡大率が決まります。そのため，パート数の多いス

　コアを印刷しようとするとかなり縮小されて印字され

　ます。このような場合に，この VERT. FREE をオンに

　設定すると，用紙の横幅いっぱいに五線を印字する拡

　大率で，何枚かの用紙にまたがって連続して印刷しま

　す。

%
                                              p.27
< ○FM ○ESC/P > （プリンタのセレクト）

  富士通製FMシリーズプリンタと EPSON製プリンタを切
  
  り替えます。

<　SELECT > （プリンタのセレクト）

　セレクトボタンを左クリックすると，いろいろなプリ

　ンタが表示されますので，使用するプリンタを選択し

　ます。

  ･DOT PRINTER (180DPI)

　　　    24ドットのドットプリンタ

  ･THERM PRINTER (180DPI)

　　　  　24ドットの熱転写プリンタ
%
                                              p.28
  ･THERM PRINTER (360DPI)

　　　  　48ドットの熱転写プリンタ

  ･INKJET PRINTER (180DPI)

　　　  　24ドットのインクジェットプリンタ

  ･INKJET PRINTER (360DPI)

　　　  　48ドットのインクジェットプリンタ

  ･LASER PRINTER (240DPI)

　　　  　解像度240DPIのレーザープリンタ

  ･LASER PRINTER (300DPI)

　　　  　解像度300DPIのレーザープリンタ
%
                                              p.29
  ･LASER PRINTER (400DPI)

　　　  　解像度400DPIのレーザープリンタ


< CUT SHEET FEEDER >（カットシートフィーダー設定）

　カットシートフィーダーを使用する場合は，このオン
　
　オフボタンをオンに設定します。

< セレクトボタン  PRINT SCORE / PRINT PART >

  スコア(SCORE)印刷か, パート譜(PART)印刷かを
  
  設定します。パート印刷では，ブロック編成で
  
  使用されているパートＩＤを見つけ，ＩＤの若い
  
  番号順にパート譜として印刷します。
%
                                              p.30
  パートＩＤが特定のブロックでしか使用されて
  
  いない場合は次の特殊な印刷となります。
  
  印刷中のパートＩＤが設定されていないブロック
  
  は，空の五線譜一段を印刷し，その中に複数小節
  
  の休符記号を印刷します。

< オンオフボタン  PAGE from to >

　特定範囲のページを印刷します。オンにすると２つ

  のインクリメントボタンで設定した範囲のページのみ
  
  印刷します。
  
  この項目はスコア印刷の場合のみ有効です。
  
%
                                              p.31
< オンオフボタン  PART from to >

　特定範囲のパートＩＤを印刷します。オフにすると

　曲中で使われているすべてのパートＩＤをパート譜

　として印刷します。

　オンにすると２つのインクリメントボタンで設定し

　た範囲のパートＩＤをパート譜として印刷します。

　例えば，スコアの中のメロディパートだけをパート

　印刷したければ，メロディパートに割り当てられて

　いるパートＩＤを調べます。もし，ＩＤ＝３であれ

　ば２つのインクリメントボタンを３にします。
%
                                              p.32

　これで，オンオフボタン PART from to をオンにし

　ウィンドウ下側の実行ボタン「PRINT SCORE」を左

　クリックします。

  この項目はパート印刷の場合のみ有効です。
  

 < COVER > (カバー)  

　オンに設定すると楽譜を印刷する前に表紙を印刷し

　ます。

%
                                              p.33
 < TITLE > (タイトル)  

　オンに設定すると楽譜の第１ページの上にタイトルと
　
　サブタイトルを印刷します。

 < BY > (バイ)  

　オンに設定すると楽譜の第１ページの右上に作者名を

　印刷します。

 < COPYIGHT > (著作権表示)  

　オンに設定すると楽譜の第１ページの下端に著作権表

　示を印刷します。
%
                                              p.34
 < LYRIC > (リリック)  

　オンに設定すると楽譜を印刷した後に，歌詞カードを

　印刷します。オフにすると楽譜に続けては歌詞カード
　
　を印刷しません。この項目は，実行ボタン「PRINT 

  SCORE」を実行する場合のみ有効です。実行ボタン
  
  「PRINT LYRIC」を実行すると，オンオフに関係なく
  
  歌詞のみを印刷します。
  

%
                                              p.35
 < LYRIC VERT.> (リリックバーチカル)  

　オンに設定すると歌詞カードを印刷する場合，縦書

　きになります。この縦書きは，日本語ワープロソフ

　トの縦書きとは異なり，五線の下側にそのまま印刷

　できるように特殊な縦書きとなっています。そのた

　めダブルコーテーションなど，強制的にカッコに変

　換されてしまう記号があります。なお，五線の下側

　に印刷するには，PAGE LENGTH を短く設定し，ペー

　ジの構成を横長にしてください。ページ下側に印刷

　するエリアが不足する場合は，自動的に改ページが

　行なわれ，歌詞カードだけのページが印刷されます。
%
                                              p.36
 < BLOCK NO > (ブロックナンバー)  

　楽譜にブロック番号を印字するかどうかの設定です。

　オンにするとブロック番号を印刷します。

 < PART NAME > (パートネーム)  

　楽譜にパート名を印刷するかどうかの設定です。

　オンにするとパート名を印刷します。

　パート名は印刷の種類によって異なります。

　スコア印刷の場合，画面表示と同じように五線の左
　
　端に印刷します。

　パート印刷の場合，用紙左上端にフルパート名を印

　刷します。
%
                                              p.37
 < PAGE NO > (ページナンバー)  

　楽譜にページ番号を印刷するかどうかの設定です。

　オンにするとページ番号をページ上端か下端に

　印刷します。

　上端か下端かはセレクトボタン「TOP  BOTTOM」で

　設定します。

　オンオフボタン「HEADER」をオンにするとページ番号

　とともにタイトルを各ページに印字します。オフにす

　るとタイトルはつかずにページ番号のみとなります。

%
                                              p.38
 < FONT > (フォント)  

　テキスト文字を印刷する場合に，ユーザー指定のベク

　トルフォントを使うかどうかを設定します。

　オンにするとインクリメントボタンで設定したフォ

　ントにします。

　但し，ベクトルフォントカードがセットされていない

　場合はTOWNS内蔵の16ドット文字の拡大縮小となりま

　す。オフに設定するとベクトルフォントカードがセッ

　トされていれば，カードのデフォルトフォント，セッ

　トされていなければTOWNS内蔵の16ドット文字の拡大
　
　縮小となります。
%
                                              p.39
　・インクリメントボタン「FONT」

　　1.明朝体　　2.ゴシック体　を設定します。

%